Présentation et test de la webcam Logitech Quickcam Ultra Vision

Eric Reboisson

Je viens d'acheter tout dernièrement la webcam Logitech Quickcam Ultra Vision, je l'ai testée cette dernière semaine maintenant l'heure est au verdict.

- Titre : Présentation et test de la webcam Logitech Quickcam Ultra Vision

- Auteur : Eric Reboisson

- Parution : 27 décembre 2007

- Mise à jour : 27 décembre 2007

- Licence : Copyright ® 27/12/2007 Eric Reboisson. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Présentation

- II. Fiche technique

- III. Déballage

- III-A. La boîte

- III-B. Le contenu

- III-C. Une idée de la taille

- IV. Premières Impressions

- V. Installation

- V-A. Installation de la webcam

- V-B. Installation logicielle

- VI. Mon Avis au final

- VII. Quelques liens

- VIII. Remerciements

I - Présentation

J'ai acheté dernièrement deux webcams, l'une pour offrir (qui sera l'objet d'un test dans un autre article) et la Logitech Quickcam Ultra Vision pour mon utilisation personelle.
Mon cahier des charges pour l'achat d'une webcam était le suivant:

- De la vidéo de bonne qualité

- Un bon microphone intégré

- Fonctionnement sous Windows et si possible sous Linux

- Fixation pour un portable

- Bon rapport qualité/prix

II - Fiche technique

Marque

Logitech

Modèle

QuickCam® Ultra Vision

Recommandations système

- Windows® 2000, Windows® XP Pentium® 4 1.4 GHz ou AMD Athlon™ 1GHz processeur (Pentium® 4 2.4 GHz recommandé) 128Mo RAM (256 Mo recommandé)
- Windows Vista™ Pentium® 4 2.4 GHz (2.8 GHz recommandé) 512Mo RAM (1Go recommandé)
- 200 Mo d'espace sur le disque dur
- Lecteur CD-ROM
- Affichage couleur 16-bit
- Carte son et enceintes compatibles
- Port USB 1.1 ou 2.0

Spécifications techniques

- Résolution 1.3 megapixel avec la technologie RightLight(tm) 2
- Capture vidéo jusqu'à 960 x 720 pixels (HD quality)
- Capture d'images de 1280 x 960 pixels
- Microphone intégré avec la technologie RightSound™ (annulation des échos (AEC))
- Jusqu'à 30 frames par seconde
- Clip ajustable pour moniteur ou écran de portable
- Certifiée USB 2.0 - Poids 540 g

Contenu de la boîte

- Webcam Logitech® QuickCam® Ultra Vision
- CD d'installation
- Guide d'installation rapide
- Garantie de 2 ans

Prix

Inférieur à 70€

III - Déballage

III-A - La boîte

Voilà la boîte, une zone transparente permet de voir la bête

III-B - Le contenu

Quelques protections plastiques, le manuel papier et le CD

Tous les éléments contenus dans la boîte, une bonne idée de la taille par rapport au CD

III-C - Une idée de la taille

Une assez grosse webcam je trouve, 540 grammes tout de même

IV - Premières Impressions

Rien de spécial à dire sur la boîte, la webcam est bien protégée, le tout se déballe facilement sans aucune résistance, le contenu semble assez dépouillé à première vue (la webcam, un CD, un manuel)

Le matériel est robuste, un design sympathique chromé, nacré et blanc. La caméra dispose d'un câble d'une longueur de 1,8 mètre, amplement suffisant. Le bloc optique pivote (de 30° approximativement) pour une orientation verticale, deux boutons chromés sur les côtés permettent de prévisualiser la vidéo et de prendre des photos.

V - Installation

V-A - Installation de la webcam

La webcam est simplement posée sur le haut de l'écran

Le clip flexible se tord pour faire appui avec l'arrière de l'écran

Une autre vue de la webcam fixée

V-B - Installation logicielle

Selon le manuel l'installation est triviale, il suffit d'insérer le CD d'installation qui démarre automatiquement, de suivre les indications et de brancher le câble USB de la webcam lorsque l'application le demande.

Dans les faits, j'ai du premièrement télécharger la dernière version des pilotes et du logiciel sur le site du constructeur, car les versions sur le CD étaient obsolètes (et l'exécution de la version obsolète ne m'a informée de rien). J'ai ensuite suivi l'installation à la lettre, aucun message d'erreur n'est apparut, mais je n'arrive toujours pas à exécuter le logiciel de configuration, ni le logiciel "Desktop messenger" à télécharger lui aussi sur le site (dans les deux cas, après avoir double-cliqué sur l'icône du bureau rien ne se passe).

C'est assez étrange, car j'ai pu utiliser la webcam avec Windows Live Messenger et Skype sans problème :

Configuration de la webcam accessible depuis Windows Live Messenger

Je vais donc maintenant expérimenter le support de chez Logitech en leur exposant mon problème.

VI - Mon Avis au final

Dans l'impossibilité d'exécuter le logiciel fonctionnant avec la webcam, je n'ai pu en tester les nombreuses fonctionnalités (zoom, avatars, effets vidéos, etc.), j'espère que le support de Logitech saura trouver une solution à mon problème et à ce moment là je ne manquerai pas d'apporter quelques correctifs à mes impressions.

Comme la webcam est plus posée sur l'écran de l'ordinateur que fixée à lui, les 2 boutons latéraux (capture à droite, aperçu vidéo rapide à gauche) lorsque l'on appuie dessus, déplacent systématiquement l'appareil.

Techniquement au point la Quickcam Ultra Vision a une résolution maximale de 960 x 720 mais inutilisable avec Windows Live Messenger ou Skype.

Comme indiqué dans mon cahier des charges, je souhaite également l'utiliser avec Linux (distribution Ubuntu) et j'ai là aussi du recourir à une petite recherche sur Internet pour configurer le matériel, vous trouverez le tutoriel que j'ai utilisé dans la sections des liens.

Pour conclure :

Les plus:

- Un design cylindrique sympathique

- La définition de l'image est très bonne

- La webcam s'adapte très bien aux environnements sombres

- Un micro intégré offrant une bonne qualité sonore

- Le suivi du visage

- Les paramètres intégrés dans Windows Live Messenger

Les moins:

- Un clip flexible peu convaincant, fait pour s'adapter selon l'épaisseur de l'écran

- Une webcam volumineuse et lourde

- Un prix peut-être un peu élevé

Une webcam qui remplit son rôle, techniquement au point, mais qui me laisse sur ma faim puisque je ne peux en profiter entièrement, un bémol sur son intégration pleinement Windows, il serait peut-être bien de s'ouvrir un peu !

VII - Quelques liens

Téléchargements Logitech Quickcam Ultra Vision
Installation Logitech Quickcam Ultra Vision sous Ubuntu

VIII - Remerciements

Un grand merci à buchs et Adrien Artero pour la relecture et les corrections sur cet article.